0.0 10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 Hub[%]

Kv[%]

K99-0662.1

KW Theiss 2000

revision checked

�nderung Datum Gepr.

date Bearb.

draw.

1 2 0 Erstellung

3 4

Anlage:

Anlagengruppe:

Anlagenkennzeichen:

project:

project-group:

project-charecteristic:

Kom.:

ARAPP - REGELVENTIL BAUGRUPPE

ARAPP - CONTROL - VALVE COMPONENT - GROUP

work-no.:

Type:

type:

stroke:

St�ck:

quantity:

DN: PN:

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Zust

Index

Hub:

Kvs:

kvs:

XXX

XXX

XXX

mm m 3 /h

Telefon (0 22 65) 99 27-0 - Telefax (02265) 99 27 27

Schroedahl-Arapp Spezial-Armaturen GmbH & Co KG - Postfach 10 08 44 - D-51608 Gummersbach

Hausanschrift: Sch�nenbacher Str.4 - 51580 Reichshof Mittelagger Spezial-Armaturen

XXX